************************************
          !!! Achtung !!!
   nur für eingewiesene Bediener

      Service Werkzeugwechsler
         (Einarm-Greifer)

   ! manuelle Betriebsart aktiv !
   Aktivierung: Taste "NC-Start"
************************************
#101  S auf WZW Position
#102  Z auf WZW Position oben
#103  Z auf WZW Position unten
#104  WZ Schleuse auf
#105  WZ Schleuse zu
#106  Magazin zur Spindel
#107  Magazin zur Grundstellung
#108  Werkzeug entspannen
#109  Werkzeug spannen
#110  Magazin drehen rechts
#111  Magazin drehen links
#112  Magazin Referenz
#113  Spindel-Register löschen (T0)
