************************************
!!! POZOR !!!
pouze pro zaškolené pracovníky
Servis pro výmenu nástroju
(jednoruký výmeník)
! Rucní režim aktivní !
Aktivace: klávesa "NC start"
************************************
#101  S na pozici pro výmenu
#102  Z na pozici pro výmenu nahoru
#103  Z na pozici pro výmenu dolu
#104  Otevrít kryt zásobníku
#105  Zavrít kryt zásobníku
#106  Zásobník k vretenu
#107  Zásobník do základní polohy
#108  Uvolnit nástroj
#109  Upnout nástroj
#110  Otácení zásobníku vpravo
#111  Otácení zásobníku vlevo
#112  Najetí reference zásobníku
#113  Vymazat registr vretena (T0)
