; PLC Softkey Definition File

; This file is maintained by PLCsoftkey32
; Do not modify this file manually!

; Creation date:   Fri Jul  3 11:18:56 2015

; Softkey project: /mnt/plc/SOFTKEYS/Softkey_BMX.spj

; Menu constants:

#define       RootMenu                                 K0
#define       row_machine                              K1
#define       row_spindle                              K2
#define       row_tool                                 K3
#define       row_diagnosis                            K4
#define       row_machine_diagnosis                    K5
#define       row_documentation                        K6
#define       row_status                               K7
#define       row_service                              K8
#define       HRxx0                                    K9
#define       HR_Machine                               K10
#define       HR_Spindle                               K11
#define       HR_Tool_magazine                         K12

; Softkey constants:

#define       SK_back                                  K0
#define       SK_machine                               K1
#define       SK_spindle                               K2
#define       SK_tool                                  K3
#define       SK_diagnosis                             K4
#define       SK_NC_start                              K5
#define       SK_NC_stop                               K6
#define       SK_axes_minus                            K7
#define       SK_axes_plus                             K8
#define       SK_working_area                          K9
#define       SK_emergency_end                         K10
#define       SK_auto_power_off                        K11
#define       SK_coolant_M08                           K12
#define       SK_coolant_M07                           K13
#define       SK_lubrication                           K14
#define       SK_chip_conveyor                         K15
#define       SK_chip_conveyor_back                    K16
#define       SK_alternating_table                     K17
#define       SK_3D_head                               K18
#define       SK_3D_head_enter                         K19
#define       SK_coolant_chip_flush                    K20
#define       SK_coolant_water_gun                     K21
#define       SK_air_blast                             K22
#define       SK_S_warming_up                          K23
#define       SK_S_head_pos_confirm                    K24
#define       SK_S_head_pos_display                    K25
#define       SK_S_head_pos_reset                      K26
#define       SK_S_manual_head                         K27
#define       SK_S_manual_head_unclamp                 K28
#define       SK_OP_cabinet_folding                    K29
#define       SK_OP_cabinet_stretching                 K30
#define       SK_oil_mist                              K31
#define       SK_PMC_thermal_comp                      K32
#define       SK_S_oil_air_lube_reset                  K33
#define       SK_air_through_S                         K34
#define       SK_F100_percent                          K35
#define       SK_S100_percent                          K36
#define       SK_fluid_flow_valve                      K37
#define       SK_chip_conveyor_int                     K38
#define       SK_chip_conveyor_setup                   K39
#define       SK_spindle_on                            K40
#define       SK_spindle_off                           K41
#define       SK_spindle_tip_cw                        K42
#define       SK_spindle_tip_ccw                       K43
#define       SK_spindle_M19                           K44
#define       SK_TC_enable_quit                        K45
#define       SK_T_unclamp_clamp                       K46
#define       SK_TC_magazine_load                      K47
#define       SK_TC_magazine_cw                        K48
#define       SK_TC_magazine_ccw                       K49
#define       SK_T_torque_monitoring                   K50
#define       SK_error_queue                           K51
#define       SK_machine_diagnosis                     K52
#define       SK_status                                K53
#define       SK_documentation                         K54
#define       SK_diagnosis_1_drive                     K55
#define       SK_diagnosis_2_drive                     K56
#define       SK_diagnosis_3_drive                     K57
#define       SK_diagnosis_TC                          K58
#define       SK_diagnosis_TC2                         K59
#define       SK_diagnosis_TC_magazine                 K60
#define       SK_diagnosis_TC_mag2                     K61
#define       SK_temp_compensation                     K62
#define       SK_temp_comp_tab_set                     K63
#define       SK_docu_M_function                       K64
#define       SK_docu_IO_interface                     K65
#define       SK_mode_line0_PLC_window                 K66
#define       SK_mode_line1_PLC_window                 K67
#define       SK_docu_grafic                           K68
#define       SK_status_general                        K69
#define       SK_status_axes                           K70
#define       SK_status_spindle                        K71
#define       SK_status_strobe                         K72
#define       SK_status_PLC_posit                      K73
#define       SK_HR_Machine                            K74
#define       SK_HR_Coolant_M07                        K75
#define       SK_HR_Coolant_M08                        K76
#define       SK_HR_Chip_conv                          K77
#define       SK_HR_Back                               K78
#define       SK_HR_Spindle                            K79
#define       SK_HR_Spindle_tip_cw                     K80
#define       SK_HR_Spindle_tip_ccw                    K81
#define       SK_HR_Spindle_M19                        K82
#define       SK_HR_Back_01                            K83
#define       SK_HR_Tool                               K84
#define       SK_HR_TC_enable_quit                     K85
#define       SK_HR_TC_unclamp_clamp                   K86
#define       SK_HR_Back_1                             K87
#define       SK_HR_Tool_magazine                      K88
#define       SK_HR_TC_magazine_load                   K89
#define       SK_HR_TC_magazine_cw                     K90
#define       SK_HR_TC_magazine_ccw                    K91
#define       SK_HR_Back_3                             K92
#define       SK_HR_Back_2                             K93
